-- 為了EService 回傳的錯誤訊息可以在DB設定畫面上顯示的訊息, 因此新增此table--
CREATE TABLE eservice_error_code (
    id bigserial NOT NULL,
    error_code varchar(255) NOT null,
    error_message varchar(255) NOT null,
    PRIMARY KEY (id)
);
